{
global:
	onsx_trace_set;
	onsx_error_set;
	onsx_thread_stacksize;
	onsx_init;
	onsx_init_woraclehome;
	onsx_init_woraclehome_ctx;
	onsx_init_wconfig;
	onsx_init_wconfig_ctx;
	onsx_shutdown;
	onsx_shutdown_wtimeout;
	onsx_shutdown_wtimeout_ctx;
	onsx_shutdown_nowait;
	onsx_nodelists;
	onsx_nodelists_ctx;
	onsx_nodelist_release;
	onsx_nodelist_next;
	onsx_nodelist_id;
	onsx_nodelist_active;
	onsx_nodelist_concurrency;
	onsx_nodelist_failover_list;
	onsx_nodelist_connections;
	onsx_connection_release;
	onsx_connection_next;
	onsx_connection_id;
	onsx_connection_host;
	onsx_connection_port;
	onsx_connection_status;
	onsx_connection_status_string;
	onsx_connection_ping;
	onsx_notification_create;
	onsx_notification_affectedComponents;
	onsx_notification_affectedNodes;
	onsx_notification_body;
	onsx_notification_creationTime;
	onsx_notification_deliveryTime;
	onsx_notification_generatingComponent;
	onsx_notification_generatingNode;
	onsx_notification_generatingProcess;
	onsx_notification_instanceName;
	onsx_notification_clusterName;
	onsx_notification_getProperty;
	onsx_notification_id;
	onsx_notification_setProperty;
	onsx_notification_type;
	onsx_notification_print;
	onsx_subscriber_create;
	onsx_subscriber_create_wtimeout;
	onsx_subscriber_create_wtimeout_ctx;
	onsx_subscriber_create_async;
	onsx_subscriber_create_async_ctx;
	onsx_subscriber_close;
	onsx_subscriber_component;
	onsx_subscriber_getPublisher;
	onsx_subscriber_id;
	onsx_subscriber_receive;
	onsx_subscriber_relinquish;
	onsx_subscriber_status;
	onsx_subscriber_subscription;
	onsx_publisher_create;
	onsx_publisher_create_ctx;
	onsx_publisher_close;
	onsx_publisher_publish;
	onsx_one_time_publish;
	onsx_one_time_remote_publish;
	onsx_get_ids_wtimeout;
	onsx_notification_setLocalOnly;
	onsx_notification_localOnly;
	onsx_notification_version;
	onsx_subscriber_registercallback;
	onsx_notification_getAllProperties;
local:
	*;
};
