{
global:
	XS_ASMCMDCLNT_kgfnGetConnDetails;
	XS_ASMCMDCLNT_kgfPWFileGetRes;
	XS_ASMCMDCLNT_GetASMVersion;
	XS_ASMCMDCLNT_GetGIUser;
	XS_KFODCLNT_DGAsmCompat;
	XS_KFODCLNT_kfodListDGs;
	XS_KFODCLNT_kfodGPNPDstr;
	XS_KFODCLNT_kfodCellCfg;
	XS_KFODCLNT_kfodCredImport;
	XS_KFODCLNT_kfodDisableRem;
	XS_KFODCLNT_kfodCredRem;
	XS_KFODCLNT_kfodCredAttr;
	XS_APPLIANCECLNT_GetODAType;
	XS_APPLIANCECLNT_IsODA;
local:
	*;
};
