{
global:
	ons_trace_set;
	ons_error_set;
	ons_thread_stacksize;
	ons_init;
	ons_init_woraclehome;
	ons_init_woraclehome_ctx;
	ons_init_wconfig;
	ons_init_wconfig_ctx;
	ons_shutdown;
	ons_shutdown_wtimeout;
	ons_shutdown_wtimeout_ctx;
	ons_shutdown_nowait;
	ons_nodelists;
	ons_nodelists_ctx;
	ons_nodelist_release;
	ons_nodelist_next;
	ons_nodelist_id;
	ons_nodelist_active;
	ons_nodelist_concurrency;
	ons_nodelist_failover_list;
	ons_nodelist_connections;
	ons_connection_release;
	ons_connection_next;
	ons_connection_id;
	ons_connection_host;
	ons_connection_port;
	ons_connection_status;
	ons_connection_status_string;
	ons_connection_ping;
	ons_notification_create;
	ons_notification_affectedComponents;
	ons_notification_affectedNodes;
	ons_notification_body;
	ons_notification_creationTime;
	ons_notification_deliveryTime;
	ons_notification_generatingComponent;
	ons_notification_generatingNode;
	ons_notification_generatingProcess;
	ons_notification_instanceName;
	ons_notification_clusterName;
	ons_notification_getProperty;
	ons_notification_id;
	ons_notification_stamp;
	ons_notification_setProperty;
	ons_notification_type;
	ons_notification_print;
	ons_subscriber_create;
	ons_subscriber_create_wtimeout;
	ons_subscriber_create_wtimeout_ctx;
	ons_subscriber_create_async;
	ons_subscriber_create_async_ctx;
	ons_subscriber_close;
	ons_subscriber_create_disconnect_ctx;
	ons_subscriber_close_disconnect;
	ons_subscriber_component;
	ons_subscriber_getPublisher;
	ons_subscriber_id;
	ons_subscriber_receive;
	ons_subscriber_relinquish;
	ons_subscriber_status;
	ons_subscriber_subscription;
	ons_publisher_create;
	ons_publisher_create_ctx;
	ons_publisher_close;
	ons_publisher_publish;
	ons_one_time_publish;
	ons_one_time_remote_publish;
	ons_get_ids_wtimeout;
	ons_notification_setLocalOnly;
	ons_notification_localOnly;
	ons_notification_version;
	ons_subscriber_registercallback;
	ons_subscriber_cancelcallback;
	ons_notification_getAllProperties;
	opmn_create_body_block;
	opmn_destroy_body_block;
	opmn_generate_body;
	opmn_get_body_block;
	opmn_put_body_element;
	opmn_put_nested_segment;
	opmn_put_nested_element;
	opmn_get_nested_element;
	opmn_get_body_element;
	opmn_get_body_segment;
	opmn_get_nested_segment;
	opmn_put_old_segment;
	opmn_get_old_segment;
	ons_logicaladdr_getRouteId;
	ons_logicaladdr_getComponent;
	ons_logicaladdr_getHostName;
	ons_logicaladdr_getInstanceName;
	ons_logicaladdr_equals;
	ons_logicaladdr_getPropertyCount;
	ons_logicaladdr_getPropertyIndex;
	ons_logicaladdr_getProperty;
	ons_laddrlist_create;
	ons_laddrlist_destroy;
	ons_laddrlist_count;
	ons_laddrlist_get;
	ons_laddrlist_add;
	ons_proplist_create;
	ons_proplist_destroy;
	ons_proplist_put;
	ons_proplist_get;
	ons_rpcserver_create;
	ons_rpcserver_addfunc;
	ons_rpcserver_setcbmode;
	ons_rpcrequest_sendresult;
	ons_rpcrequest_sendprogress;
	ons_rpcrequest_senderror;
	ons_rpcserver_setaddrprops;
	ons_rpcserver_launch;
	ons_rpcserver_isrunning;
	ons_rpcserver_shutdown;
	ons_rpcserver_destroy;
	ons_rpcclient_create;
	ons_rpcclient_setlocal;
	ons_rpcclient_getservers;
	ons_rpcclient_destroy;
	ons_rpcclient_invoke;
	ons_rpcclient_invoke_wcallback;
	ons_rpcinvocation_destroy;
	ons_rpcinvocation_getresponse;
	ons_rpcinvocation_isdone;
	ons_rpcresponse_getaddr;
	ons_rpcresponse_getdata;
	ons_rpcresponse_destroy;
	ons_mutex_create;
	ons_mutex_init;
	ons_mutex_trylock;
	ons_mutex_free;
	ons_mutex_destroy;
	ons_cond_create;
	ons_cond_init;
	ons_cond_wait;
	ons_cond_timedwait_ms;
	ons_cond_timedwait_sec;
	ons_cond_signal;
	ons_cond_broadcast;
	ons_cond_free;
	ons_cond_destroy;
	ons_thread_create;
	ons_thread_exit;
	ons_thread_join;
	ons_thread_self;
	ons_thread_yield;
	ons_thread_sleep;
	ons_sync_init;
	ons_sync_destroy;
	ons_block_init;
	ons_sync_enter;
	ons_sync_exit;
	ons_socket_create;
	ons_socket_shutdown;
	ons_socket_close;
	ons_socket_setopt;
	ons_socket_getopt;
	ons_socket_setnonblock;
	ons_socket_close_on_exec;
	ons_socket_bind;
	ons_socket_listen;
	ons_socket_accept;
	ons_socket_connect;
	ons_socket_recv;
	ons_socket_send;
	ons_socket_recvfrom;
	ons_socket_sendto;
	ons_socket_poll;
	ons_socket_poll_single;
	ons_socket_error_string;
	ons_pool_create;
	ons_pool_free;
	ons_pool_alloc_seg;
	ons_pool_strdup;
	ons_pool_strndup;
	onsStrFmt;
local:
	*;
};
