{
global:
	safimInitiate;
	safimConnect;
	safimSetVariable;
	safimGetVariable;
	safimRegisterCallback;
	safimExecute;
	safimDisconnect;
	safimTerminate;
	safimCancel;
	safimRstIFlag;
	safifre;
	afidrv;
	saficxa;
local:
	*;
};
